Контрольная работа № 3. Вариант № 1, пробный Матем. анализ, прикл. матем., 3-й семестр

1 Исследовать функциональную последовательность на равномерную сходимость с помощью определения:

f_n(x) = x arctg nx, x > 0.

2 Доказать равномерную сходимость функционального ряда с помощью подходящего признака:_∞ ∑ n=1 x^2e^{-nx}, x ⩾ 0.

3 Разложить функцию в ряд Тейлора-Маклорена по степеням x, найти радиус сходимости: f(x) = 3x (1 + 2x)^2 .

4 Вычислить сумму степенного ряда и найти его радиус сходимости:

S(x) = 1 + 1 2 x + 1 · 3 2 · 4 x^2 +

1 · 3 · 5 2 · 4 · 6 x^3 + . . .

5 Исследовать НИЗП на равномерную сходимость с помощью определения: +∞∫ 0 e^{-αx} sin x dx, α ∈ (1, +∞).

6 Доказать равномерную сходимость НИЗП с помощью подходящего признака:_{+∞} ∫ 2 cos 3x ln x + y^2 dx, y ∈ R.

Контрольная работа № 3. Вариант № 2, пробный Матем. анализ, прикл. матем., 3-й семестр

1 Исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость с помощью определения: ∞∑ n=1 x ((n - 1)x + 1)(nx + 1)

, x > 0.

2 Доказать равномерную сходимость функционального ряда с помощью подходящего признака: ∞∑ n=1 sin nx √ n + x

, x ∈ [ π 8 , 15π 8 ] .

3 Разложить функцию в ряд Тейлора-Маклорена по степеням x, найти радиус сходимости: f(x) = ln(x + √ 1 + x^2).

4 Вычислить сумму степенного ряда и найти его радиус сходимости:

S(x) = 1 · 2x + 2 · 3x^2 + 3 · 4x^3 + . . .

5 Исследовать НИЗП на равномерную сходимость с помощью определения: +∞∫ 0 e^{-(x-α)2} dx, α ∈ R.

6 Доказать равномерную сходимость НИЗП с помощью подходящего признака:_{+∞} ∫ 0 cos αx 1 + x^2 dx, α ∈ R.